#	$Id: hlozenge.def,v 1.1 2004/09/03 20:26:45 pwessel Exp $
#
#	Definition file for a horizontal lozenge; a narrow diamond-like symbol.
#
0	0.25	M
0.5	0	D
0	-0.25	D
-0.5	0	D
