#	$Id: vlens.def,v 1.1 2004/09/03 20:26:45 pwessel Exp $
#
#	Definition file for a vertical lens symbol.
#
0	-0.5	M
0.5	0	1.41421356237309504880	225	135	A
-0.5	0	1.41421356237309504880	45	-45	A
