#		$Id: mgd77+.def,v 1.1 2008/04/25 05:43:53 guru Exp $
#
# Define file for X2SYS processing of MGD77+ netCDF files
#
#----------------------------------------------------------------------
#BINARY		# The input file is binary
#SKIP 0		# The number of header records to skip
#----------------------------------------------------------------------
#name	intype	NaN-proxy?	NaN-proxy	scale	offset	oformat
#----------------------------------------------------------------------
time	a	N		0		1	0	%10.0f
drt	a	N		0		1	0	%1.0f
tz	a	N		0		1	0	%3.0f
lat	a	N		0		1	0	%9.5f
lon	a	N		0		1	0	%10.5f
ptc	a	N		0		1	0	%1.0f
twt	a	N		0		1	0	%6.4f
depth	a	N		0		1	0	%6.0f
bcc	a	N		0		1	0	%2.0f
btc	a	N		0		1	0	%1.0f
mtf1	a	N		0		1	0	%6.0f
mtf2	a	N		0		1	0	%6.0f
mag	a	N		0		1	0	%6.0f
msens	a	N		0		1	0	%1.0f
diur	a	N		0		1	0	%5.0f
msd	a	N		0		1	0	%5.0f
gobs	a	N		0		1	0	%7.1f
eot	a	N		0		1	0	%6.1f
faa	a	N		0		1	0	%6.1f
nqc	a	N		0		1	0	%1.0f
